Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows zamykal skrypty po ich wczesniejszym uruchomieniu na okreslona liczbe sekund.

Mozesz uzyc tej opcji, aby uniemozliwic zbyt dlugie dzialanie skryptów, lub ich zawieszanie.


Okresla przez ile sekund moga dzialac skrypty.

Jezeli pole wyboru Zatrzymuj skrypty po okreslonej liczbie sekund nie jest zaznaczone, wtedy to pole tekstowe jest niedostepne i przycmione.


Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows wyswietlal za kazdym razem, kiedy uruchomiony zostanie skrypt, informacje o wersji Hosta skryptów systemu Windows.


Wybierz, aby dokonac zmiany ustawien Hosta skryptów systemu Windows na wartosci domyslne.


Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows zamykal  wybrany skrypt po jego wczesniejszym uruchomieniu na okreslona liczbe sekund.

Mozesz uzyc tej opcji, aby uniemozliwic zbyt dlugie dzialanie skryptu, lub jego zawieszanie.


Okresla przez ile sekund moze dzialac wybrany skrypt.

Jezeli pole wyboru Zatrzymuj skrypt po okreslonej liczbie sekund nie jest zaznaczone, wtedy to pole tekstowe jest niedostepne i przycmione.


Wybierz, aby Host skryptów systemu Windows wyswietlal za kazdym razem, kiedy uruchomiony zostanie wybrany skrypt, informacje o wersji Hosta skryptów systemu Windows.


Wybierz, aby dokonac zmiany ustawien Hosta skryptów systemu Windows, dla wybranego skryptu, na wartosci domyslne .


Aby zobaczyc informacje zawarte w tym pliku Pomocy

1	Kliknij tutaj, [image] aby uruchomic Hosta skryptów systemu Windows.

2	Aby uzyskac pomoc dla okreslonego elementu, kliknij [image] na górze okna dialogowego, a nastepnie kliknij element.

Uwaga

Hosta skryptów systemu Windows mozna równiez uruchomic przez klikniecie przycisku Start, klikniecie pola Uruchom, wpisanie WScript.exe i wcisniecie klawisza ENTER, lub przez klikniecie prawym przyciskiem myszy na skrócie do skryptu i klikniecie pola Wlasciwosci.